2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 369

1348

nr. cores

Speedup Sedov Blast

2 4 6 8 10 12 14 16 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

nr. cores

Parallel Efficiency Sedov Blast

SWIFT SWIFT without sorting